-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229502337868
cusum  =  0.0775030093036
eta  =  0.640733560456
hl_amp_ratio  =  1.08298370418
kurtosis  =  -1.5359752985
n_points  =  344
period  =  0.309826539881
period_SNR  =  56.2286569632
period_log10FAP  =  -64.1103167771
period_uncertainty  =  2.6709184663e-05
phase_cusum  =  0.231852015712
phase_eta  =  0.0835592229531
phi21  =  -1.66663979533
phi31  =  -3.67264514988
quartile31  =  0.3325
r21  =  0.174760662624
r31  =  0.0801726914969
shapiro_w  =  0.902849316597
skewness  =  0.0171585040503
slope_per10  =  -0.127341710107
slope_per90  =  0.133440335329
stetson_k  =  0.912089128445
weighted_mean  =  15.1359984369
weighted_std  =  0.166002377599
