-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.313362190163
cusum  =  0.139812619696
eta  =  0.492616559157
hl_amp_ratio  =  0.32922862019
kurtosis  =  -0.248606442267
n_points  =  279
period  =  0.526882977394
period_SNR  =  31.821097268
period_log10FAP  =  -29.2395324451
period_uncertainty  =  7.83632263345e-05
phase_cusum  =  0.211772212267
phase_eta  =  0.366923048758
phi21  =  0.869820545538
phi31  =  1.81278896814
quartile31  =  0.31
r21  =  0.446136283179
r31  =  0.171105035275
shapiro_w  =  0.900837361813
skewness  =  -0.870428915939
slope_per10  =  -0.112140968175
slope_per90  =  0.123123198665
stetson_k  =  0.688881832752
weighted_mean  =  15.2928215657
weighted_std  =  0.259667761422
