-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304549511714
cusum  =  0.106226154574
eta  =  0.571179475423
hl_amp_ratio  =  0.308206163468
kurtosis  =  -0.565626381103
n_points  =  451
period  =  0.527749433919
period_SNR  =  54.0465976524
period_log10FAP  =  -58.1711510315
period_uncertainty  =  7.52852274222e-05
phase_cusum  =  0.214279525586
phase_eta  =  0.363598173078
phi21  =  3.7426584085
phi31  =  4.40065404093
quartile31  =  0.445
r21  =  0.400992193892
r31  =  0.131585783524
shapiro_w  =  0.885667920113
skewness  =  -0.728938280064
slope_per10  =  -0.0785238796603
slope_per90  =  0.104756564595
stetson_k  =  0.730968305103
weighted_mean  =  13.8416390484
weighted_std  =  0.276998500742
