-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0607286394971
cusum  =  0.0817962826894
eta  =  0.550721796752
hl_amp_ratio  =  0.449579909528
kurtosis  =  -0.52681839113
n_points  =  346
period  =  0.59837835416
period_SNR  =  45.5296471562
period_log10FAP  =  -47.7385035062
period_uncertainty  =  9.99562959693e-05
phase_cusum  =  0.246631339138
phase_eta  =  0.282732025579
phi21  =  1.02399063735
phi31  =  2.31308511481
quartile31  =  0.08
r21  =  0.424929114038
r31  =  0.193883036737
shapiro_w  =  0.925735414028
skewness  =  -0.696630897251
slope_per10  =  -0.294992488844
slope_per90  =  0.324376799401
stetson_k  =  0.759691540073
weighted_mean  =  13.4105936293
weighted_std  =  0.055559499898
