-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309454465569
cusum  =  0.11545132988
eta  =  0.89907741461
hl_amp_ratio  =  0.390463552305
kurtosis  =  -0.425886591154
n_points  =  317
period  =  0.552287328367
period_SNR  =  38.2838751333
period_log10FAP  =  -34.4056773835
period_uncertainty  =  8.50196029757e-05
phase_cusum  =  0.285443522517
phase_eta  =  0.409606508726
phi21  =  0.978922321433
phi31  =  -1.37578730707
quartile31  =  0.45
r21  =  0.461108988486
r31  =  0.344681359997
shapiro_w  =  0.927937150002
skewness  =  -0.460878885771
slope_per10  =  -0.0654653862568
slope_per90  =  0.115288574522
stetson_k  =  0.710916693471
weighted_mean  =  17.2400667872
weighted_std  =  0.314329061646
