-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.2


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0254071008298
cusum  =  0.173457557318
eta  =  1.6576376186
hl_amp_ratio  =  0.716628175189
kurtosis  =  1.47113295728
n_points  =  125
period  =  1.75149884898
period_SNR  =  12.663935417
period_log10FAP  =  -1.79275126634
period_uncertainty  =  0.000886162052782
phase_cusum  =  0.16725868287
phase_eta  =  1.24115961459
phi21  =  -0.469583078235
phi31  =  -1.84593459355
quartile31  =  0.04
r21  =  0.246688068269
r31  =  0.263554065727
shapiro_w  =  0.938734710217
skewness  =  -0.95612097356
slope_per10  =  -1.07300002128
slope_per90  =  1.00499996915
stetson_k  =  0.723870637142
weighted_mean  =  14.8158751743
weighted_std  =  0.0341988570629
