-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256758574782
cusum  =  0.109137427374
eta  =  0.578612541146
hl_amp_ratio  =  0.782254580923
kurtosis  =  -1.30529228734
n_points  =  340
period  =  0.353480916986
period_SNR  =  53.3708755847
period_log10FAP  =  -56.8568210041
period_uncertainty  =  3.48820676059e-05
phase_cusum  =  0.257240252766
phase_eta  =  0.171209043452
phi21  =  -1.77602983093
phi31  =  -3.98734540256
quartile31  =  0.36
r21  =  0.248048364579
r31  =  0.0932106438944
shapiro_w  =  0.91861975193
skewness  =  -0.115957913599
slope_per10  =  -0.0927059377419
slope_per90  =  0.156415766799
stetson_k  =  0.889061013164
weighted_mean  =  15.3080899352
weighted_std  =  0.189798618153
