-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.346039874737
cusum  =  0.124978415021
eta  =  0.542106134213
hl_amp_ratio  =  0.547725545442
kurtosis  =  -0.230965992031
n_points  =  396
period  =  0.531278150539
period_SNR  =  45.1933340602
period_log10FAP  =  -47.7185938136
period_uncertainty  =  7.65442256118e-05
phase_cusum  =  0.245174466758
phase_eta  =  0.24983958367
phi21  =  1.0107297996
phi31  =  2.12785298933
quartile31  =  0.4025
r21  =  0.461148072855
r31  =  0.22905727941
shapiro_w  =  0.949175179005
skewness  =  -0.691397543172
slope_per10  =  -0.0713358910198
slope_per90  =  0.181324558139
stetson_k  =  0.775519769582
weighted_mean  =  13.4200253298
weighted_std  =  0.282442418335
