-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.188094216583
cusum  =  0.133989481807
eta  =  0.85233830171
hl_amp_ratio  =  0.93520286058
kurtosis  =  -0.593247238962
n_points  =  287
period  =  0.375496863598
period_SNR  =  38.4261245506
period_log10FAP  =  -30.8627411308
period_uncertainty  =  3.17142623544e-05
phase_cusum  =  0.253202445062
phase_eta  =  0.735448221984
phi21  =  -1.92328099991
phi31  =  -4.17057656992
quartile31  =  0.24
r21  =  0.336177975662
r31  =  0.15809586044
shapiro_w  =  0.986810684204
skewness  =  -0.219794094488
slope_per10  =  -0.046062165096
slope_per90  =  0.0543051216436
stetson_k  =  0.82166308137
weighted_mean  =  17.5792609253
weighted_std  =  0.165998865784
