-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.156442374109
cusum  =  0.205592819872
eta  =  0.506025644777
hl_amp_ratio  =  0.841254920282
kurtosis  =  -0.616306601393
n_points  =  400
period  =  0.332183767519
period_SNR  =  39.7285491568
period_log10FAP  =  -38.6550860548
period_uncertainty  =  3.53600153941e-05
phase_cusum  =  0.218553059464
phase_eta  =  0.917909683711
phi21  =  -3.01910452515
phi31  =  -2.43681856269
quartile31  =  0.2425
r21  =  0.00761371603022
r31  =  0.111118573292
shapiro_w  =  0.98524338007
skewness  =  -0.0441844916067
slope_per10  =  -0.0291506609758
slope_per90  =  0.036315139464
stetson_k  =  0.820014135667
weighted_mean  =  16.1331170941
weighted_std  =  0.154092262928
