-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280262964079
cusum  =  0.17136686365
eta  =  0.511343336577
hl_amp_ratio  =  0.385060889048
kurtosis  =  0.0784899716989
n_points  =  254
period  =  0.514226183665
period_SNR  =  32.0680478585
period_log10FAP  =  -30.0539659251
period_uncertainty  =  9.00623853299e-05
phase_cusum  =  0.258534336693
phase_eta  =  0.35136588339
phi21  =  4.00893955157
phi31  =  4.47169190734
quartile31  =  0.3475
r21  =  0.411493598685
r31  =  0.186313587814
shapiro_w  =  0.911848306656
skewness  =  -0.828529412731
slope_per10  =  -0.0874953940355
slope_per90  =  0.177273273263
stetson_k  =  0.701785207502
weighted_mean  =  14.6492470452
weighted_std  =  0.272981501631
