-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245415691936
cusum  =  0.165977706803
eta  =  0.500587682432
hl_amp_ratio  =  0.744349270879
kurtosis  =  -1.54858647339
n_points  =  341
period  =  0.363766001458
period_SNR  =  55.2275871594
period_log10FAP  =  -64.3256004181
period_uncertainty  =  4.41838949137e-05
phase_cusum  =  0.273669946552
phase_eta  =  0.0429645597115
phi21  =  -1.79454407827
phi31  =  -3.88593677098
quartile31  =  0.37
r21  =  0.185907758008
r31  =  0.0839171907051
shapiro_w  =  0.888555049896
skewness  =  -0.162982077085
slope_per10  =  -0.140632378213
slope_per90  =  0.122394251759
stetson_k  =  0.903108993234
weighted_mean  =  15.6141791322
weighted_std  =  0.18447063394
