-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252824379251
cusum  =  0.240281976826
eta  =  0.543013366079
hl_amp_ratio  =  1.03298575581
kurtosis  =  -1.22010938598
n_points  =  136
period  =  0.695464831588
period_SNR  =  18.6489776767
period_log10FAP  =  -15.7426066623
period_uncertainty  =  0.000211002697698
phase_cusum  =  0.359853366325
phase_eta  =  0.211776023118
phi21  =  1.55418739981
phi31  =  -0.603610931174
quartile31  =  0.395
r21  =  0.280586049912
r31  =  0.199656786548
shapiro_w  =  0.938414037228
skewness  =  -0.18893773329
slope_per10  =  -0.177493333196
slope_per90  =  0.558999981731
stetson_k  =  0.867381509459
weighted_mean  =  13.8254952444
weighted_std  =  0.213787676376
