-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279269195787
cusum  =  0.164413735227
eta  =  0.711449360885
hl_amp_ratio  =  0.548806113331
kurtosis  =  -0.332154694278
n_points  =  304
period  =  0.563840566265
period_SNR  =  33.3539419664
period_log10FAP  =  -29.3037049797
period_uncertainty  =  7.15079994082e-05
phase_cusum  =  0.228482966642
phase_eta  =  0.328339222103
phi21  =  -2.51173649878
phi31  =  -4.40289676405
quartile31  =  0.3325
r21  =  0.507572826056
r31  =  0.354797893547
shapiro_w  =  0.959235668182
skewness  =  -0.56545000229
slope_per10  =  -0.109125856899
slope_per90  =  0.126560001945
stetson_k  =  0.754165725763
weighted_mean  =  17.1656733296
weighted_std  =  0.247185310566
