-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294009431593
cusum  =  0.117840768424
eta  =  0.579261689333
hl_amp_ratio  =  0.349717763662
kurtosis  =  0.406248931523
n_points  =  494
period  =  0.552764728118
period_SNR  =  58.7663507445
period_log10FAP  =  -62.5977146516
period_uncertainty  =  8.23890687277e-05
phase_cusum  =  0.187367095031
phase_eta  =  0.466408771329
phi21  =  0.635426938245
phi31  =  1.48312063719
quartile31  =  0.315
r21  =  0.368879742817
r31  =  0.234272191974
shapiro_w  =  0.911231517792
skewness  =  -1.00749703613
slope_per10  =  -0.0624702165929
slope_per90  =  0.0727345371362
stetson_k  =  0.706438337967
weighted_mean  =  16.2695303315
weighted_std  =  0.244585877109
