-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.365876644042
cusum  =  0.125997227147
eta  =  0.779802697917
hl_amp_ratio  =  0.200077554416
kurtosis  =  -0.287120585342
n_points  =  204
period  =  0.533736802348
period_SNR  =  29.3325585039
period_log10FAP  =  -21.8901504797
period_uncertainty  =  8.42015547265e-05
phase_cusum  =  0.28248964324
phase_eta  =  0.280118493358
phi21  =  -2.31317830796
phi31  =  -4.52321593204
quartile31  =  0.375
r21  =  0.456548488991
r31  =  0.344948861508
shapiro_w  =  0.83918607235
skewness  =  -1.01731058003
slope_per10  =  -0.17453718708
slope_per90  =  0.299983317964
stetson_k  =  0.652807368076
weighted_mean  =  13.6807844244
weighted_std  =  0.326315846084
