-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299453705346
cusum  =  0.119126413332
eta  =  0.579223255526
hl_amp_ratio  =  0.493817379767
kurtosis  =  -0.0893501436926
n_points  =  492
period  =  0.513581211001
period_SNR  =  53.9778889204
period_log10FAP  =  -58.1666095289
period_uncertainty  =  7.41783495994e-05
phase_cusum  =  0.22181149657
phase_eta  =  0.613861829283
phi21  =  3.99438577549
phi31  =  4.49183535271
quartile31  =  0.375
r21  =  0.340994119776
r31  =  0.147033798745
shapiro_w  =  0.946063101292
skewness  =  -0.69081325489
slope_per10  =  -0.0576465341531
slope_per90  =  0.0549434138796
stetson_k  =  0.752852014217
weighted_mean  =  16.108857572
weighted_std  =  0.272422730174
