-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.494254348511
cusum  =  0.213896201441
eta  =  0.741365080641
hl_amp_ratio  =  1.80183095524
kurtosis  =  -1.73847144029
n_points  =  28
period  =  1.27681315571
period_SNR  =  5.10466372628
period_log10FAP  =  -0.744476114741
period_uncertainty  =  0.000589071938862
phase_cusum  =  0.431864192559
phase_eta  =  0.504272003456
phi21  =  -0.40308221087
phi31  =  -2.20681825122
quartile31  =  0.865
r21  =  0.177188289736
r31  =  0.113232397262
shapiro_w  =  0.806550383568
skewness  =  0.199010313009
slope_per10  =  -0.731999995187
slope_per90  =  0.541200004518
stetson_k  =  0.888058066958
weighted_mean  =  12.5457142857
weighted_std  =  0.40096694352
