-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27415110497
cusum  =  0.120682027243
eta  =  0.579415460786
hl_amp_ratio  =  0.474595588333
kurtosis  =  -0.518139410122
n_points  =  369
period  =  0.59622787364
period_SNR  =  40.3618970376
period_log10FAP  =  -43.7191782381
period_uncertainty  =  9.48440901188e-05
phase_cusum  =  0.228831540785
phase_eta  =  0.377906809129
phi21  =  1.08032102982
phi31  =  2.65639863988
quartile31  =  0.38
r21  =  0.41276299123
r31  =  0.233504110618
shapiro_w  =  0.946388840675
skewness  =  -0.583528274347
slope_per10  =  -0.13169850842
slope_per90  =  0.0875888940419
stetson_k  =  0.781959021493
weighted_mean  =  14.5890392491
weighted_std  =  0.26216186449
