-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254220254419
cusum  =  0.308333532557
eta  =  0.664833145328
hl_amp_ratio  =  0.715173854052
kurtosis  =  0.717640291758
n_points  =  131
period  =  0.499363501623
period_SNR  =  20.3026448466
period_log10FAP  =  -12.0289917171
period_uncertainty  =  7.20322411848e-05
phase_cusum  =  0.287498104783
phase_eta  =  0.512443738107
phi21  =  -0.866910589043
phi31  =  1.55159448365
quartile31  =  0.09
r21  =  0.742503797713
r31  =  0.284466511149
shapiro_w  =  0.972234547138
skewness  =  -0.339146703119
slope_per10  =  -0.130186367515
slope_per90  =  0.165116889481
stetson_k  =  0.70932370042
weighted_mean  =  16.5573741098
weighted_std  =  0.0869284296387
