-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.205095346961
cusum  =  0.202339510981
eta  =  0.640415218424
hl_amp_ratio  =  0.611536020466
kurtosis  =  -0.75738737096
n_points  =  77
period  =  0.40406807696
period_SNR  =  12.1497389568
period_log10FAP  =  -6.65678837263
period_uncertainty  =  5.81560282673e-05
phase_cusum  =  0.306109539825
phase_eta  =  0.222748570499
phi21  =  1.35527943604
phi31  =  2.97954758239
quartile31  =  0.22
r21  =  0.467747770724
r31  =  0.146459071767
shapiro_w  =  0.961101353168
skewness  =  -0.318917220534
slope_per10  =  -0.37845373899
slope_per90  =  0.672946276141
stetson_k  =  0.793144376127
weighted_mean  =  14.8589974976
weighted_std  =  0.158594663431
