-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301843987343
cusum  =  0.0970216902035
eta  =  1.2583838107
hl_amp_ratio  =  1.55278517116
kurtosis  =  8.61197039635
n_points  =  131
period  =  1.55099182779
period_SNR  =  7.6849195878
period_log10FAP  =  -2.02859257377
period_uncertainty  =  0.000546220116271
phase_cusum  =  0.172503648033
phase_eta  =  1.19146249183
phi21  =  1.29942440303
phi31  =  2.62953215589
quartile31  =  0.205
r21  =  0.349467597681
r31  =  0.318701443585
shapiro_w  =  0.751732707024
skewness  =  1.9687666056
slope_per10  =  -0.51110097478
slope_per90  =  0.45030599568
stetson_k  =  0.550138149034
weighted_mean  =  10.9407633588
weighted_std  =  0.395191746523
