-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.513482756404
cusum  =  0.111788136579
eta  =  0.654363175203
hl_amp_ratio  =  0.281712829349
kurtosis  =  -0.0846455642874
n_points  =  231
period  =  0.551423362379
period_SNR  =  34.2065742311
period_log10FAP  =  -25.8310798509
period_uncertainty  =  8.70521873534e-05
phase_cusum  =  0.225985706245
phase_eta  =  0.376717626687
phi21  =  -2.23505432815
phi31  =  -4.54390735255
quartile31  =  0.57
r21  =  0.407633101505
r31  =  0.22860512212
shapiro_w  =  0.863595187664
skewness  =  -1.00022496098
slope_per10  =  -0.0855934221859
slope_per90  =  0.192054501849
stetson_k  =  0.712132350069
weighted_mean  =  12.0698452314
weighted_std  =  0.402904957495
