-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0180281212275
cusum  =  0.0962595611928
eta  =  1.82085467421
hl_amp_ratio  =  0.939274569425
kurtosis  =  0.440800234842
n_points  =  362
period  =  0.100201168615
period_SNR  =  9.48878880872
period_log10FAP  =  -0.0369098178578
period_uncertainty  =  2.67860267011e-06
phase_cusum  =  0.0785901370718
phase_eta  =  1.84326613791
phi21  =  0.756620694027
phi31  =  1.67675117409
quartile31  =  0.06
r21  =  0.0501879734128
r31  =  0.113474653624
shapiro_w  =  0.990342497826
skewness  =  -0.256796875547
slope_per10  =  -0.0285099024984
slope_per90  =  0.0206476618186
stetson_k  =  0.777076937805
weighted_mean  =  17.1072131195
weighted_std  =  0.0520275464657
