-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213592631022
cusum  =  0.199736088868
eta  =  0.655073519922
hl_amp_ratio  =  1.95324643173
kurtosis  =  -1.39167877533
n_points  =  147
period  =  0.291442567714
period_SNR  =  23.2552686137
period_log10FAP  =  -20.5618793431
period_uncertainty  =  3.24308968082e-05
phase_cusum  =  0.257529696912
phase_eta  =  0.307222697915
phi21  =  -1.28523728349
phi31  =  -1.79810270799
quartile31  =  0.35
r21  =  0.212208229927
r31  =  0.0385092653667
shapiro_w  =  0.896814107895
skewness  =  0.32047389027
slope_per10  =  -0.144190339551
slope_per90  =  0.200021443013
stetson_k  =  0.844164715553
weighted_mean  =  14.7937739639
weighted_std  =  0.172008040077
