-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332310072552
cusum  =  0.156235203887
eta  =  0.863667553823
hl_amp_ratio  =  0.516689185544
kurtosis  =  -0.0686025422371
n_points  =  299
period  =  0.515434804939
period_SNR  =  33.6503938874
period_log10FAP  =  -27.3883523454
period_uncertainty  =  8.96356420834e-05
phase_cusum  =  0.311999303802
phase_eta  =  0.487712643154
phi21  =  -2.17323615088
phi31  =  -1.38854036603
quartile31  =  0.43
r21  =  0.488057461921
r31  =  0.369294862709
shapiro_w  =  0.960456490517
skewness  =  -0.627507697523
slope_per10  =  -0.0640200017434
slope_per90  =  0.0586982936643
stetson_k  =  0.724686230734
weighted_mean  =  18.2182982485
weighted_std  =  0.31572980281
