-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307554454173
cusum  =  0.147364017835
eta  =  0.592419418881
hl_amp_ratio  =  0.405434990376
kurtosis  =  -0.852355928184
n_points  =  402
period  =  0.457505503592
period_SNR  =  48.8669728568
period_log10FAP  =  -53.6847645918
period_uncertainty  =  6.70730850939e-05
phase_cusum  =  0.267743775973
phase_eta  =  0.165990443824
phi21  =  0.769289638543
phi31  =  1.80229425634
quartile31  =  0.4775
r21  =  0.496220325895
r31  =  0.31074081272
shapiro_w  =  0.921807289124
skewness  =  -0.487145651297
slope_per10  =  -0.0838931106537
slope_per90  =  0.122055171
stetson_k  =  0.794814183183
weighted_mean  =  15.1575722661
weighted_std  =  0.296060623223
