-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362036912423
cusum  =  0.119036886553
eta  =  0.618646928955
hl_amp_ratio  =  0.439613670057
kurtosis  =  -0.393331989799
n_points  =  132
period  =  0.400814805488
period_SNR  =  18.4665960237
period_log10FAP  =  -12.7196586569
period_uncertainty  =  4.64067165521e-05
phase_cusum  =  0.253359277391
phase_eta  =  0.122153322982
phi21  =  1.07705277798
phi31  =  2.1523985117
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.517953805642
r31  =  0.346745594075
shapiro_w  =  0.936153888702
skewness  =  -0.672843063855
slope_per10  =  -0.120324925478
slope_per90  =  0.357343002927
stetson_k  =  0.768339378446
weighted_mean  =  13.5186253485
weighted_std  =  0.300469604746
