-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361308723181
cusum  =  0.0949220965201
eta  =  0.640764856601
hl_amp_ratio  =  0.366270729673
kurtosis  =  -0.451118553009
n_points  =  527
period  =  0.489764008854
period_SNR  =  39.03825932
period_log10FAP  =  -69.9775202195
period_uncertainty  =  6.77555223637e-05
phase_cusum  =  0.271376241274
phase_eta  =  0.290690160705
phi21  =  0.622128295269
phi31  =  1.71916590538
quartile31  =  0.485
r21  =  0.325272941834
r31  =  0.22515116036
shapiro_w  =  0.893446326256
skewness  =  -0.766278673404
slope_per10  =  -0.0445599210674
slope_per90  =  0.0709457047994
stetson_k  =  0.750813037392
weighted_mean  =  16.2161405937
weighted_std  =  0.324026765808
