-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345532690163
cusum  =  0.300475260272
eta  =  0.665814569467
hl_amp_ratio  =  0.28824723374
kurtosis  =  -0.885078791337
n_points  =  76
period  =  0.545474892156
period_SNR  =  13.2354328316
period_log10FAP  =  -7.00968379538
period_uncertainty  =  7.0661947187e-05
phase_cusum  =  0.243621766965
phase_eta  =  0.282552115583
phi21  =  0.667648974325
phi31  =  2.25136319072
quartile31  =  0.4
r21  =  0.336398454732
r31  =  0.167663747907
shapiro_w  =  0.892449975014
skewness  =  -0.634163332108
slope_per10  =  -0.331000005826
slope_per90  =  0.570999993943
stetson_k  =  0.732084365093
weighted_mean  =  14.8352493098
weighted_std  =  0.246189901776
