-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.149150096527
cusum  =  0.119316352509
eta  =  0.698978210348
hl_amp_ratio  =  1.19028199421
kurtosis  =  -1.21945029549
n_points  =  367
period  =  0.243805637683
period_SNR  =  30.0137837067
period_log10FAP  =  -27.4675397157
period_uncertainty  =  2.22016323357e-05
phase_cusum  =  0.171641533753
phase_eta  =  1.03303793212
phi21  =  2.84100751778
phi31  =  1.46262044929
quartile31  =  0.3
r21  =  0.11484871904
r31  =  0.251883139903
shapiro_w  =  0.952973663807
skewness  =  0.0335769123376
slope_per10  =  -0.0308771184834
slope_per90  =  0.0471443499986
stetson_k  =  0.874450837785
weighted_mean  =  16.6354230229
weighted_std  =  0.161779090271
