-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311266179755
cusum  =  0.0759784306013
eta  =  0.583025506091
hl_amp_ratio  =  0.546537971386
kurtosis  =  -0.479398468517
n_points  =  368
period  =  0.54989524456
period_SNR  =  37.7121402656
period_log10FAP  =  -38.606267821
period_uncertainty  =  8.52180847445e-05
phase_cusum  =  0.242826393465
phase_eta  =  0.0959452451324
phi21  =  0.78881205257
phi31  =  1.90324182684
quartile31  =  0.39
r21  =  0.582406592696
r31  =  0.421456951948
shapiro_w  =  0.931474506855
skewness  =  -0.686646199807
slope_per10  =  -0.115698342498
slope_per90  =  0.204552726697
stetson_k  =  0.790954698793
weighted_mean  =  13.1880129618
weighted_std  =  0.292999669033
