-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.471300296308
cusum  =  0.161396196526
eta  =  0.93953859008
hl_amp_ratio  =  0.585520823572
kurtosis  =  -1.46700942569
n_points  =  118
period  =  0.311582509788
period_SNR  =  16.4092058755
period_log10FAP  =  -9.37298156233
period_uncertainty  =  2.80439685263e-05
phase_cusum  =  0.260228462957
phase_eta  =  0.459316225995
phi21  =  0.580928840783
phi31  =  3.55296262902
quartile31  =  0.9275
r21  =  0.271344491691
r31  =  0.222655227954
shapiro_w  =  0.897753834724
skewness  =  -0.202482649788
slope_per10  =  -0.0577893504637
slope_per90  =  0.221014935246
stetson_k  =  0.832034816834
weighted_mean  =  14.8457668323
weighted_std  =  0.459698861183
