-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304242423851
cusum  =  0.170878685691
eta  =  0.59928833315
hl_amp_ratio  =  0.318307242828
kurtosis  =  -0.565623387409
n_points  =  222
period  =  0.503996061572
period_SNR  =  25.7479924658
period_log10FAP  =  -24.5635103539
period_uncertainty  =  5.54146308593e-05
phase_cusum  =  0.260234470659
phase_eta  =  0.325975962991
phi21  =  -2.29616968644
phi31  =  -1.66630196235
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.459334176305
r31  =  0.343737942602
shapiro_w  =  0.896662175655
skewness  =  -0.749043311228
slope_per10  =  -0.126002370206
slope_per90  =  0.196451583443
stetson_k  =  0.73000085608
weighted_mean  =  16.5099860834
weighted_std  =  0.30241341601
