-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356794509353
cusum  =  0.111623631311
eta  =  0.638433748819
hl_amp_ratio  =  0.429263936621
kurtosis  =  -0.745341653767
n_points  =  368
period  =  0.517444146328
period_SNR  =  41.4493272162
period_log10FAP  =  -42.4958991046
period_uncertainty  =  8.57168681161e-05
phase_cusum  =  0.228507763844
phase_eta  =  0.211621837856
phi21  =  0.910871738988
phi31  =  2.18096692487
quartile31  =  0.45
r21  =  0.490039826934
r31  =  0.303814827717
shapiro_w  =  0.926726400852
skewness  =  -0.573794985932
slope_per10  =  -0.106661439345
slope_per90  =  0.175591788995
stetson_k  =  0.787701421047
weighted_mean  =  15.8148018847
weighted_std  =  0.29244839313
