-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345846802475
cusum  =  0.1271703837
eta  =  0.535713411454
hl_amp_ratio  =  0.501409690172
kurtosis  =  -0.262895373716
n_points  =  324
period  =  0.455688754238
period_SNR  =  39.1129196145
period_log10FAP  =  -38.5349118904
period_uncertainty  =  5.85206710655e-05
phase_cusum  =  0.221661432415
phase_eta  =  0.448840548887
phi21  =  4.10734682758
phi31  =  4.67990220109
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.400424957896
r31  =  0.154333307585
shapiro_w  =  0.940813839436
skewness  =  -0.722272000889
slope_per10  =  -0.0585067343456
slope_per90  =  0.0742264587583
stetson_k  =  0.774113293685
weighted_mean  =  12.2030313948
weighted_std  =  0.316571674113
