-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.176154284417
cusum  =  0.219713427402
eta  =  0.803057000117
hl_amp_ratio  =  1.13331919564
kurtosis  =  -1.40048456981
n_points  =  40
period  =  1.03507133521
period_SNR  =  8.34379214391
period_log10FAP  =  -2.12478791299
period_uncertainty  =  0.00034336422263
phase_cusum  =  0.230907757598
phase_eta  =  0.458525130364
phi21  =  4.01691338457
phi31  =  4.25582363887
quartile31  =  0.3
r21  =  0.386146970508
r31  =  0.205283950374
shapiro_w  =  0.918159246445
skewness  =  0.107931742808
slope_per10  =  -0.756178559922
slope_per90  =  0.912399999797
stetson_k  =  0.884965503026
weighted_mean  =  14.4484374084
weighted_std  =  0.164703095777
