-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375316474166
cusum  =  0.278218860169
eta  =  0.315137712008
hl_amp_ratio  =  0.258330029773
kurtosis  =  0.0246275778508
n_points  =  165
period  =  0.461732869915
period_SNR  =  20.5006224064
period_log10FAP  =  -18.7820477705
period_uncertainty  =  9.17274173331e-05
phase_cusum  =  0.213449333693
phase_eta  =  0.0565602283922
phi21  =  0.783809131535
phi31  =  1.89874695055
quartile31  =  0.33
r21  =  0.516778875616
r31  =  0.308043702584
shapiro_w  =  0.825634002686
skewness  =  -1.14727156568
slope_per10  =  -0.204846997479
slope_per90  =  0.29752032272
stetson_k  =  0.662908079866
weighted_mean  =  13.9204550155
weighted_std  =  0.308830733104
