-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.31


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252216952061
cusum  =  0.138725035965
eta  =  1.08866406797
hl_amp_ratio  =  0.975983784298
kurtosis  =  -0.460107107278
n_points  =  160
period  =  0.421362124352
period_SNR  =  27.1707658997
period_log10FAP  =  -15.4620420438
period_uncertainty  =  8.39534044431e-05
phase_cusum  =  0.243604219861
phase_eta  =  0.768562784765
phi21  =  -1.94815156134
phi31  =  -4.54524864148
quartile31  =  0.355
r21  =  0.190415749654
r31  =  0.0781893115236
shapiro_w  =  0.979566514492
skewness  =  -0.202689843466
slope_per10  =  -0.126071018293
slope_per90  =  0.160349049644
stetson_k  =  0.828050797014
weighted_mean  =  14.0737757427
weighted_std  =  0.214553007412
