-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.416379005954
cusum  =  0.128899866301
eta  =  0.618175316295
hl_amp_ratio  =  0.308668809824
kurtosis  =  -0.785271882924
n_points  =  401
period  =  0.509992652394
period_SNR  =  53.4020926065
period_log10FAP  =  -59.8300473929
period_uncertainty  =  6.94585777777e-05
phase_cusum  =  0.225315321176
phase_eta  =  0.197488392496
phi21  =  0.809808166896
phi31  =  -1.73989841343
quartile31  =  0.59
r21  =  0.435598530168
r31  =  0.258659770163
shapiro_w  =  0.835619568825
skewness  =  -0.836032934056
slope_per10  =  -0.0863832424278
slope_per90  =  0.110814639175
stetson_k  =  0.71570536977
weighted_mean  =  16.0321839352
weighted_std  =  0.369738784456
