-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.508547922997
cusum  =  0.15995674973
eta  =  0.633993798713
hl_amp_ratio  =  0.375804839681
kurtosis  =  -0.585910618997
n_points  =  138
period  =  0.475759709728
period_SNR  =  25.7556060846
period_log10FAP  =  -17.8793191583
period_uncertainty  =  7.44118682589e-05
phase_cusum  =  0.253522634525
phase_eta  =  0.130693448727
phi21  =  -2.4099977498
phi31  =  -4.74594081405
quartile31  =  0.635
r21  =  0.464252560287
r31  =  0.233404338453
shapiro_w  =  0.864098906517
skewness  =  -0.86017519581
slope_per10  =  -0.0835660487951
slope_per90  =  0.199749995954
stetson_k  =  0.747502241268
weighted_mean  =  11.4083292978
weighted_std  =  0.410882376597
