-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319587131164
cusum  =  0.166873204576
eta  =  0.527648161531
hl_amp_ratio  =  0.33155527654
kurtosis  =  -0.392503259662
n_points  =  273
period  =  0.496760315465
period_SNR  =  36.6243079549
period_log10FAP  =  -35.3585795061
period_uncertainty  =  6.97148766218e-05
phase_cusum  =  0.245685273981
phase_eta  =  0.248030420644
phi21  =  -2.49584956316
phi31  =  -1.63267128886
quartile31  =  0.46
r21  =  0.336666244297
r31  =  0.214718192492
shapiro_w  =  0.88506424427
skewness  =  -0.8577784546
slope_per10  =  -0.103273729535
slope_per90  =  0.131359998669
stetson_k  =  0.723333335259
weighted_mean  =  16.3821916547
weighted_std  =  0.290427868115
