-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.379359036377
cusum  =  0.163331907129
eta  =  0.628339196763
hl_amp_ratio  =  0.163051558398
kurtosis  =  1.87551483148
n_points  =  163
period  =  0.458793425864
period_SNR  =  20.2448517477
period_log10FAP  =  -15.4932911099
period_uncertainty  =  5.94045775388e-05
phase_cusum  =  0.221554104879
phase_eta  =  0.125387121915
phi21  =  -2.44195907299
phi31  =  -4.63493799347
quartile31  =  0.23
r21  =  0.416162516675
r31  =  0.248048252439
shapiro_w  =  0.786972761154
skewness  =  -1.56111151186
slope_per10  =  -0.206945349037
slope_per90  =  0.364014876322
stetson_k  =  0.600947544739
weighted_mean  =  13.9003443091
weighted_std  =  0.205474726935
