-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.136149858371
cusum  =  0.309471485262
eta  =  0.724048960078
hl_amp_ratio  =  0.454701680891
kurtosis  =  -0.749074534963
n_points  =  40
period  =  24.1877716279
period_SNR  =  8.20222068829
period_log10FAP  =  -1.91244106634
period_uncertainty  =  0.187513373798
phase_cusum  =  0.368535197977
phase_eta  =  0.55427620987
phi21  =  2.67480684672
phi31  =  2.39569851709
quartile31  =  0.1725
r21  =  0.329543260029
r31  =  0.234745932029
shapiro_w  =  0.923253536224
skewness  =  -0.592885658897
slope_per10  =  -22.6593139578
slope_per90  =  12.2629042023
stetson_k  =  0.770594219845
weighted_mean  =  12.3097115385
weighted_std  =  0.111760017025
