-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.132744597519
cusum  =  0.0995900499918
eta  =  0.507383630596
hl_amp_ratio  =  0.932360468895
kurtosis  =  -1.32403706075
n_points  =  358
period  =  0.318457576728
period_SNR  =  57.0901744867
period_log10FAP  =  -63.3177908574
period_uncertainty  =  2.74248690144e-05
phase_cusum  =  0.290919556693
phase_eta  =  0.162769686006
phi21  =  2.08653886762
phi31  =  2.37163396164
quartile31  =  0.18
r21  =  0.109320276633
r31  =  0.0460588585093
shapiro_w  =  0.930041790009
skewness  =  -0.152573347204
slope_per10  =  -0.162226642658
slope_per90  =  0.122936683222
stetson_k  =  0.883626988692
weighted_mean  =  13.306411215
weighted_std  =  0.0984488057361
