-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.446659384653
cusum  =  0.243833632521
eta  =  0.682930991504
hl_amp_ratio  =  0.286536252689
kurtosis  =  -1.37309676376
n_points  =  60
period  =  4.12816402326
period_SNR  =  9.6635834933
period_log10FAP  =  -5.38315700773
period_uncertainty  =  0.0160008761324
phase_cusum  =  0.297861003368
phase_eta  =  0.284778925967
phi21  =  3.37245893795
phi31  =  3.16653600691
quartile31  =  0.6175
r21  =  0.0784580697852
r31  =  0.320749062764
shapiro_w  =  0.845793962479
skewness  =  -0.487550221809
slope_per10  =  -1.82231297106
slope_per90  =  0.985200013965
stetson_k  =  0.773704946693
weighted_mean  =  13.9254766734
weighted_std  =  0.326187557209
