-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280388073893
cusum  =  0.131315547932
eta  =  0.368962216475
hl_amp_ratio  =  0.391569815983
kurtosis  =  -0.260379768607
n_points  =  389
period  =  0.525100099276
period_SNR  =  46.3427968677
period_log10FAP  =  -50.9187799928
period_uncertainty  =  7.36341862784e-05
phase_cusum  =  0.227399862985
phase_eta  =  0.283806330572
phi21  =  0.853490523721
phi31  =  1.90084184028
quartile31  =  0.37
r21  =  0.462907568139
r31  =  0.281929403376
shapiro_w  =  0.902586817741
skewness  =  -0.875474932089
slope_per10  =  -0.0948691431347
slope_per90  =  0.0848618776841
stetson_k  =  0.730719356179
weighted_mean  =  15.7988058481
weighted_std  =  0.257559315841
