-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207175201248
cusum  =  0.152406378578
eta  =  0.507996240387
hl_amp_ratio  =  0.569564889945
kurtosis  =  -0.700639125529
n_points  =  388
period  =  0.574315719503
period_SNR  =  43.8599176449
period_log10FAP  =  -49.0966001518
period_uncertainty  =  9.19847097263e-05
phase_cusum  =  0.224885811087
phase_eta  =  0.440017945623
phi21  =  0.955043498989
phi31  =  -0.637989186343
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.413284677029
r31  =  0.243950234084
shapiro_w  =  0.958954513073
skewness  =  -0.467077529219
slope_per10  =  -0.0936955472651
slope_per90  =  0.167815126128
stetson_k  =  0.81056265881
weighted_mean  =  13.2132025862
weighted_std  =  0.186384040848
