-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.392074705104
cusum  =  0.141663545641
eta  =  0.60034205461
hl_amp_ratio  =  0.440251331298
kurtosis  =  -0.463460839001
n_points  =  275
period  =  0.437250903982
period_SNR  =  35.1028880182
period_log10FAP  =  -32.1574062151
period_uncertainty  =  5.29538960106e-05
phase_cusum  =  0.249550266681
phase_eta  =  0.34501696185
phi21  =  -2.46256545804
phi31  =  -4.44174748811
quartile31  =  0.575
r21  =  0.46311631866
r31  =  0.26025198683
shapiro_w  =  0.905956804752
skewness  =  -0.729488774231
slope_per10  =  -0.089938211662
slope_per90  =  0.248658147614
stetson_k  =  0.805172828625
weighted_mean  =  13.3991821889
weighted_std  =  0.350441067081
