-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360187536982
cusum  =  0.13224084364
eta  =  0.435988067932
hl_amp_ratio  =  0.335545843509
kurtosis  =  -0.977391062197
n_points  =  322
period  =  0.472477152862
period_SNR  =  42.5023279227
period_log10FAP  =  -44.5245766238
period_uncertainty  =  6.21942345095e-05
phase_cusum  =  0.281598341633
phase_eta  =  0.256744957
phi21  =  3.94383519579
phi31  =  4.66881147772
quartile31  =  0.55
r21  =  0.441259367645
r31  =  0.239670604585
shapiro_w  =  0.872189164162
skewness  =  -0.682486404179
slope_per10  =  -0.0505569687711
slope_per90  =  0.179787587292
stetson_k  =  0.742731460978
weighted_mean  =  14.5733652867
weighted_std  =  0.33672077272
